Final Eight Coppa Italia Serie B, sorteggiato l’avversario della Diaz ai quarti di finale

Sarà il Futsal Mazara l’avversario della Diaz in occasione dei quarti della Final Eight della Coppa Italia di Serie B. Il sorteggio si è tenuto questa mattina nella Sala Inguscio della sede della Regione Basilicata a Potenza.

La compagine biscegliese, prima nel girone G a pari merito con il Città di Acri si trova di fronte, quindi, il Futsal Mazara dominatore del girone H e che si appresta a conquistare la promozione in Serie A2.

Il quarto di finale tra Futsal Mazara e Diaz si disputerà giovedì 28 marzo, ore 11.30, al PalaCampagna di Bernalda con diretta su Futsal TV.

GIOVEDÌ 28 MARZO – PALACAMPAGNA – BERNALDA
ore 11.30 – Q1 Serie B: Futsal Mazara-Diaz Bisceglie (diretta Futsal TV)
ore 14.30 – Q2 Serie B: Sangiovannese-Grifoni (diretta Futsal TV)
ore 17.30 – Q3 Serie B: Real Ciampino Academy-Compagnia Malo (diretta Futsal TV)
ore 20.30 – Q4 Serie B: Virtus Libera Isola d’Ischia-Energy Saving (diretta Futsal TV)

VENERDI’ 29 MARZO – PALACAMPAGNA – BERNALDA
ore 16.30 – S1 Serie B: Vincente Q1-Vincente Q2 (diretta Futsal TV)
ore 19 – S2 Serie B: Vincente Q3-Vincente Q4 (diretta Futsal TV)

SABATO 30 MARZO – PALAERCOLE – POLICORO
ore 15 – Finale Serie B: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

L'articolo Final Eight Coppa Italia Serie B, sorteggiato l’avversario della Diaz ai quarti di finale sembra essere il primo su Bisceglie24.