Coppa Italia Eccellenza: Bisceglie-Barletta si giocherà al “Di Liddo”

Sarà il campo comunale “Francesco Di Liddo” ad ospitare il match di Coppa Italia Eccellenza Puglia tra Bisceglie e Barletta previsto per il 19 settembre alle ore 15.30.

La decisione è stata ufficializzata dalle Autorità preposte, che hanno ribadito come la capienza massima degli spalti sia limitata a 99 posti, con vendita dei biglietti riservata solo alla tifoseria della squadra di casa.

La Società comunicherà quanto prima ulteriori dettagli a tal proposito.

L'articolo Coppa Italia Eccellenza: Bisceglie-Barletta si giocherà al “Di Liddo” sembra essere il primo su Bisceglie24.