Chiusura punto nascita, Asl: “seguite indicazioni ministeriali”

Il direttore generale dell’Asl Bat, Alessandro Delle Donne, è intervenuto sulla questione della chiusura del punto nascita a Bisceglie. “Abbiamo dato seguito a precise indicazioni ministeriali e regionali già note sia ai nostri dipendenti che ai cittadini”, ha spiegato il direttore generale. A Bisceglie le nascite sarebbero pari a circa 500 l’anno, la metà di quelle previste dai criteri numerici per la definizione dei punti nascita.

Delle Donne ha però rassicurato riguardo l’ospedale di Bisceglie annunciando di aver “attivato altri cinque posti letto di chirurgia e altri cinque posti letto di ortopedia. Abbiamo inoltre previsto l’attivazione di una unità operativa di pneumologia

L'articolo Chiusura punto nascita, Asl: “seguite indicazioni ministeriali” sembra essere il primo su Bisceglie24.